0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

0.5 1

Mean ALLCHAN

0.7816 19.97

z

SN per 0.1 in z

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.5 1 I z 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.4 0.6 0.8 R z